% !TeX program = lualatex
\documentclass[10pt,a4paper]{article}
\usepackage{agrphy}     % package d'agreg
\usepackage{physics}    % package général de physique
\usepackage{esint}      % \oiint à charger après amsmath donc après physics
\usepackage{float}      % placement fin des éléments flottants
\usepackage{siunitx}    % gestion des unités
\sisetup{
    range-phrase = \text{--} ,
    range-units = single,
    list-final-separator = ,
    separate-uncertainty = true,
    }

\usepackage[version=4]{mhchem}     % formules chimiques
\usepackage{chemmacros}
\chemsetup{modules = all}
\usepackage{booktabs}   % jolis tableaux

\numberwithin{equation}{section} % numerotation des equations par section

\title{MP -- 07 Instruments d'optique}
\date{\today}
\begin{document}

\titre{Antoine Chauchat}{Valentin Dorel}
{%citation
}{%auteur de la citation
}

\subsection*{Niveau~: }

\subsection*{Bibliographie}
\begin{tabular}{@{\livre}p{0.4\linewidth} @{$\longrightarrow$ }p{0.45\linewidth}}
\textit{}, \textbf{}  &  
\end{tabular}

\noindent
\begin{minipage}[t]{0.48\linewidth}

\subsection*{Prérequis}
\begin{itemize}%[label=\ding{226}]
 \item 
\end{itemize}
\end{minipage}
\begin{minipage}[t]{0.48\linewidth}
\subsection*{Expériences}
	\begin{itemize}[label=\Coffeecup]
	\item 
	\end{itemize}
\end{minipage}

\tableofcontents
\pagebreak


\section*{Introduction}

\section{}

Méthode de Bessel~: ça marche très bien.

aberration chromatique~: on l'illustre avec une lentille et on fait la mesure au gonio.
Réglage gonio~: occulaire, puis lunette par autocol, puis colimateur.

On mesure sur un prisme de flint (très dispersif) P10.43.

On illustre la loi de Cauchy en prenant une lampe Hg-Cd. Bien refaire le minimum de déviation pour chaque mesure.
On extrait $\frac{\Delta n}{n}$ qui vaut environ \SI{2}{\percent}.

lunette astronomique~:
\begin{itemize}
\item Présentation, construction, système afocal
\item Grossissement, on fait varier la focale de l'objectif et on en déduit l'autre focale
\item Lentille de champ, on prends une lentille nulle mais large de 150 mm
\item Diaphragme de champ et d'ouverture~: ça marche qualitativement. La formule pour le cercle oculaire marche en prenant le diamètre de la lentille.
\item Critère de Rayleigh~: on prends les bifentes écartées de 200 microns. En prenant la roue à trous P113.2 on ne résout plus les fentes pour le plus petit trou (de 0.5 mm).
\end{itemize}

\section*{Conclusion}


\section{Questions et commentaires}
\subsection{Questions}
\begin{itemize}
    \item 
\end{itemize}

\subsection{Commentaires}
\begin{itemize}
    \item 
\end{itemize}

\end{document}