% !TeX program = lualatex
\documentclass[10pt,a4paper]{article}
\usepackage{agrphy}                     % package d'agreg

% Paquets scientifiques
\usepackage{physics}                    % package général de physique
\usepackage{esint}                      % \oiint à charger après amsmath donc après physics
\usepackage{siunitx}                    % gestion des unités
    \sisetup{
        range-phrase = \text{--}    ,   % séparateur de SIrange
        range-units = single        ,   % pas de répétition des unités dans un SIrange
        list-final-separator = {,}  ,   % séparateur final identique
        separate-uncertainty = true ,   % affichage des incertitudes
        locale=FR                   ,   % conventions françaises
        }
\usepackage{chemmacros}                 % nombreuses commandes chimiques
    \chemsetup{modules = all}

% Paquets de mise en page
\usepackage{float}                      % placement forcé des éléments flottants
\usepackage{booktabs}                   % jolis tableaux
\usepackage{multirow}                   % cellules sur plusieurs lignes dans les tableaux
\numberwithin{equation}{section}        % numérotation des équations par section

\title{}
\date{\today}
\begin{document}

\titre{Antoine Chauchat}{Valentin Dorel}
{%citation
}{%auteur de la citation
}

\subsection*{Niveau~: }

\subsection*{Bibliographie}
\begin{tabular}{@{\livre}p{0.4\linewidth} @{$\longrightarrow$ }p{0.45\linewidth}}
\textit{}, \textbf{}  &  
\end{tabular}

\noindent
\begin{minipage}[t]{0.48\linewidth}

\subsection*{Prérequis}
\begin{itemize}%[label=\ding{226}]
 \item 
\end{itemize}
\end{minipage}
\begin{minipage}[t]{0.48\linewidth}
\subsection*{Expériences}
	\begin{itemize}[label=\Coffeecup]
	\item 
	\end{itemize}
\end{minipage}

\tableofcontents
\pagebreak


\section*{Introduction}

\section{Asservissement du moteur}
ça marche pas mal mais la fin bof bof donc pourquoi pas Wien ?

\section{Oscillateur a pont de Wien}
ça marche bien aussi ! Si on a le temps, pourquoi pas faire un peut de moteur et un peu de Wien ça peut être sympa.

\section{Cavité d'analyse Fabry-Pérot}
Tuuuut tuuuut. Bien expliquer en quoi un laser est un système bouclé. Bien montrer le rôle de la cavité résonante. Dire que nous on utilise une autre cavité qui permet d'analyser. C'est top.

\section*{Conclusion}


% \section{Questions et commentaires}
% \subsection{Questions}
% \begin{itemize}
%     \item 
% \end{itemize}

% \subsection{Commentaires}
% \begin{itemize}
%     \item 
% \end{itemize}

\end{document}