% !TeX program = lualatex
\documentclass[10pt,a4paper]{article}
\usepackage{agrphy}                     % package d'agreg

% Paquets scientifiques
\usepackage{physics}                    % package général de physique
\usepackage{esint}                      % \oiint à charger après amsmath donc après physics
\usepackage{siunitx}                    % gestion des unités
    \sisetup{
        range-phrase = \text{--}    ,   % séparateur de SIrange
        range-units = single        ,   % pas de répétition des unités dans un SIrange
        list-final-separator = {,}  ,   % séparateur final identique
        separate-uncertainty = true ,   % affichage des incertitudes
        locale=FR                   ,   % conventions françaises
        }
\usepackage{chemmacros}                 % nombreuses commandes chimiques
    \chemsetup{modules = all}

% Paquets de mise en page
\usepackage{float}                      % placement forcé des éléments flottants
\usepackage{booktabs}                   % jolis tableaux
\usepackage{multirow}                   % cellules sur plusieurs lignes dans les tableaux
\numberwithin{equation}{section}        % numérotation des équations par section

\title{}
\date{\today}
\begin{document}

\titre{Antoine Chauchat}{Valentin Dorel}
{%citation
}{%auteur de la citation
}

\subsection*{Niveau~: }

\subsection*{Bibliographie}
\begin{tabular}{@{\livre}p{0.4\linewidth} @{$\longrightarrow$ }p{0.45\linewidth}}
\textit{}, \textbf{}  &  
\end{tabular}

\noindent
\begin{minipage}[t]{0.48\linewidth}

\subsection*{Prérequis}
\begin{itemize}%[label=\ding{226}]
 \item 
\end{itemize}
\end{minipage}
\begin{minipage}[t]{0.48\linewidth}
\subsection*{Expériences}
	\begin{itemize}[label=\Coffeecup]
	\item 
	\end{itemize}
\end{minipage}

\tableofcontents
\pagebreak


\section*{Introduction}

\section{Étude de la MCC}
cf. production et conversion d'énergie électrique.

\section{Étude du moteur Stirling}
C'est cool ! 
En régime libre on trace le cycle. On estime le rendement en mesurant à la balance+chrono la masse d'éthanol s'évaporant par seconde et en en déduisant l'énergie consommée. Le rendement est très faible c'est bien normal.

En charge, on peut regarder son fonctionnement nominal en faisant varier la résistance de charge. Encore une fois, ça marche bien. Prendre des résistances assez faibles (de l'ordre du kohm).

\section*{Conclusion}


% \section{Questions et commentaires}
% \subsection{Questions}
% \begin{itemize}
%     \item 
% \end{itemize}

% \subsection{Commentaires}
% \begin{itemize}
%     \item 
% \end{itemize}

\end{document}